10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.50-50,0-240 m

K = 0.00016849 m^2 s^{- 1}

N^2 = 7.7816e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,80-400 m

K = 2.3969e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.7963e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,240-560 m

K = 2.4661e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 7.7929e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,400-720 m

K = 5.6728e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 6.9766e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,560-880 m

K = 6.792e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 5.5592e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,720-1040 m

K = 8.3589e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 4.0418e-06 s^{- 2}