10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.50-50,880-1200 m

K = 9.6207e-06 m^2 s^{- 1}

N^2 = 3.1699e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,1040-1360 m

K = 4.5355e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 2.598e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,1200-1520 m

K = 0.0001315 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.8046e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,1360-1680 m

K = 7.3708e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.5336e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,1520-1840 m

K = 7.6342e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.3961e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,1680-2000 m

K = 0.00062956 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.1265e-06 s^{- 2}