10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.50-50,1840-2160 m

K = 0.0013097 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.0948e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,2000-2320 m

K = 0.00074302 m^2 s^{- 1}

N^2 = 9.1232e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.50-50,2160-2480 m

K = 0.0011645 m^2 s^{- 1}

N^2 = 9.3298e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,2320-2640 m

K = 0.0014197 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.753e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,2480-2800 m

K = 0.00036222 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.1323e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.50-50,2640-2960 m

K = 0.0013976 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.1813e-06 s^{- 2}