10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.55-55,0-180 m

K = 0.00049236 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.6129e-05 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,20-340 m

K = 2.3552e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.3858e-05 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,180-500 m

K = 1.3717e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 9.8055e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,340-660 m

K = 3.1034e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 7.5953e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,500-820 m

K = 6.5969e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 4.843e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,660-980 m

K = 4.6586e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 3.6015e-06 s^{- 2}