10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.55-55,820-1140 m

K = 0.00012795 m^2 s^{- 1}

N^2 = 2.6487e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,980-1300 m

K = 0.00027981 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.9887e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,1140-1460 m

K = 7.5347e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.7341e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,1300-1620 m

K = 7.3041e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.436e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,1460-1780 m

K = 2.9614e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 1.0852e-06 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,1620-1940 m

K = 0.00015746 m^2 s^{- 1}

N^2 = 9.317e-07 s^{- 2}