10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

S( dv/dz / N ) [rad

-1 m]

Stns.55-55,1780-2100 m

K = 0.00022433 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.9047e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,1940-2260 m

K = 0.00010202 m^2 s^{- 1}

N^2 = 7.7662e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

Stns.55-55,2100-2420 m

K = 0.00020543 m^2 s^{- 1}

N^2 = 7.6346e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,2260-2580 m

K = 9.1433e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.1324e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,2420-2740 m

K = 8.0957e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.2924e-07 s^{- 2}

10^{-3} 10^{-2} 10^{-1} 10^0

10^{-2}

10^{-1}

10^0

10^1

10^2

k_z [rad m^{- 1}]

Stns.55-55,2580-2900 m

K = 9.6543e-05 m^2 s^{- 1}

N^2 = 8.9413e-07 s^{- 2}