10^{-6} 10^{-5} 10^{-4} 10^{-3} 10^{-2}

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Stations 50-50

K_ρ [m^2 s^{- 1}]

10^{-2} 10^{-1} 10^0 10^1

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Stations 50-50

shear var / GM

10^{-9} 10^{-8} 10^{-7} 10^{-6} 10^{-5} 10^{-4}

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Stations 50-50

N^2 [s^{- 2}]

Depth [m]